X-Git-Url: http://wagnertech.de/gitweb/gitweb.cgi/mfinanz.git/blobdiff_plain/0c28bb82b805b07543debaf08061b58d0b437c07..56d540df9d79d434d5a2e2759f1ffe3bcaf2226b:/sql/Pg-upgrade2/drop_gifi.sql

diff --git a/sql/Pg-upgrade2/drop_gifi.sql b/sql/Pg-upgrade2/drop_gifi.sql
index 987631c31..6808543a3 100644
--- a/sql/Pg-upgrade2/drop_gifi.sql
+++ b/sql/Pg-upgrade2/drop_gifi.sql
@@ -1,7 +1,6 @@
 -- @tag: drop_gifi
 -- @description: Entfernt Spalten gifi_accno und pos_ustva aus der Tabelle chart. Tabelle gifi wird gelÃ¶scht.
 -- @depends: release_3_0_0 
--- @charset: utf-8
 
   --LÃ¶sche Tabelle gifi:
   DROP TABLE gifi;
