X-Git-Url: http://wagnertech.de/gitweb/gitweb.cgi/mfinanz.git/blobdiff_plain/1f0d7da266e23a443c47aaa2dbab844e6be50ee4..02f625b83ba7c7941ae9b31657b6b4ef23779b92:/sql/Pg-upgrade2/chart_pos_er.sql

diff --git a/sql/Pg-upgrade2/chart_pos_er.sql b/sql/Pg-upgrade2/chart_pos_er.sql
index adb481a12..38ef0b159 100644
--- a/sql/Pg-upgrade2/chart_pos_er.sql
+++ b/sql/Pg-upgrade2/chart_pos_er.sql
@@ -1,5 +1,5 @@
 -- @tag: chart_pos_er
--- @description: pos_er Feld in Konten fÃ¼r die Position ind er Erfolgsrechnung
+-- @description: pos_er Feld in Konten fÃ¼r die Position in der Erfolgsrechnung
 -- @depends: release_3_3_0
 -- @may_fail: 1
 
