X-Git-Url: http://wagnertech.de/gitweb/gitweb.cgi/mfinanz.git/blobdiff_plain/3e2892b1ac262d0dfd2679e254cc979a1b8405b8..8a2864964b908cf0e30b361b4e3d4e9a864e35d4:/sql/Pg-upgrade2/custom_variables_valid.sql

diff --git a/sql/Pg-upgrade2/custom_variables_valid.sql b/sql/Pg-upgrade2/custom_variables_valid.sql
index a0ee09053..c5fe2972f 100644
--- a/sql/Pg-upgrade2/custom_variables_valid.sql
+++ b/sql/Pg-upgrade2/custom_variables_valid.sql
@@ -1,5 +1,5 @@
 -- @tag: custom_variables_valid
--- @description: Benutzerdefinierte Variablen als ungültig markieren.
+-- @description: Benutzerdefinierte Variablen als ungÃ¼ltig markieren.
 -- @depends: release_2_6_0 custom_variables
 CREATE TABLE custom_variables_validity (
        id        integer NOT NULL DEFAULT nextval('id'::text),
