X-Git-Url: http://wagnertech.de/gitweb/gitweb.cgi/mfinanz.git/blobdiff_plain/4dbb09950c9f5596646537c12d991c99086fe7c1..088bf5a0:/templates/Default-statement.tex

diff --git a/templates/Default-statement.tex b/templates/Default-statement.tex
index d1afacab6..9f611b881 100644
--- a/templates/Default-statement.tex
+++ b/templates/Default-statement.tex
@@ -1,7 +1,7 @@
 \documentclass[twoside]{scrartcl}
 \usepackage[frame]{xy}
 \usepackage{tabularx}
-\usepackage[latin1]{inputenc}
+\usepackage[utf8]{inputenc}
 \setlength{\voffset}{0.5cm}
 \setlength{\hoffset}{-2.0cm}
 \setlength{\topmargin}{0cm}
