X-Git-Url: http://wagnertech.de/gitweb/gitweb.cgi/mfinanz.git/blobdiff_plain/61c893cd56f13b314ad0491873f6f197eaf6987f..76592c8a3:/sql/Pg-upgrade2/warehouse3.sql?ds=inline

diff --git a/sql/Pg-upgrade2/warehouse3.sql b/sql/Pg-upgrade2/warehouse3.sql
index 73c88c54d..c31074611 100644
--- a/sql/Pg-upgrade2/warehouse3.sql
+++ b/sql/Pg-upgrade2/warehouse3.sql
@@ -1,5 +1,4 @@
 -- @tag: warehouse3
--- @description: Defaultwert für onhand nochmal erneut setzen nach Bugfix für 1289 Gutschriften auf Rechnungen lösen Lagerbewegung aus
+-- @description: Defaultwert fÃ¼r onhand nochmal erneut setzen nach Bugfix fÃ¼r 1289 Gutschriften auf Rechnungen lÃ¶sen Lagerbewegung aus
 -- @depends: warehouse2 release_2_6_0
--- @charset: UTF-8
 UPDATE parts SET onhand = COALESCE((SELECT SUM(qty) FROM inventory WHERE inventory.parts_id = parts.id), 0);
