X-Git-Url: http://wagnertech.de/gitweb/gitweb.cgi/mfinanz.git/blobdiff_plain/bf271defd91d91fce578188be01c2065e124233f..bc433711:/templates/German-check.tex

diff --git a/templates/German-check.tex b/templates/German-check.tex
index 38069dc5e..6086d457d 100644
--- a/templates/German-check.tex
+++ b/templates/German-check.tex
@@ -1,7 +1,7 @@
 \documentclass[twoside]{scrartcl}
 \usepackage[frame]{xy}
 \usepackage{tabularx}
-\usepackage[latin1]{inputenc}
+\usepackage[utf8]{inputenc}
 \setlength{\voffset}{0.4cm}
 \setlength{\hoffset}{-2.0cm}
 \setlength{\topmargin}{0cm}
@@ -58,7 +58,7 @@
 \vspace{0.5cm}
 \begin{tabularx}{\textwidth}{lXrr@{}}
 \textbf{Rechnung} & \textbf{Ausgestellt}
-  & \textbf{Fällig} & \textbf{Verrechnet} \\
+  & \textbf{FÃ¤llig} & \textbf{Verrechnet} \\
 <%foreach invnumber%>
 <%invnumber%> & <%invdate%> \dotfill
   & <%due%> & <%paid%> \\
