X-Git-Url: http://wagnertech.de/gitweb/gitweb.cgi/mfinanz.git/blobdiff_plain/d319704a66e9be64da837ccea10af6774c2b0838..c90b4dcd:/templates/Default-pick_list.tex

diff --git a/templates/Default-pick_list.tex b/templates/Default-pick_list.tex
index a8d9c5acf..e30d04c77 100644
--- a/templates/Default-pick_list.tex
+++ b/templates/Default-pick_list.tex
@@ -1,7 +1,7 @@
 \documentclass[twoside]{scrartcl}
 \usepackage[frame]{xy}
 \usepackage{tabularx}
-\usepackage[latin1]{inputenc}
+\usepackage[utf8]{inputenc}
 \usepackage{graphicx}
 \setlength{\voffset}{0.5cm}
 \setlength{\hoffset}{-2.0cm}
