X-Git-Url: http://wagnertech.de/gitweb/gitweb.cgi/mfinanz.git/blobdiff_plain/deb4d2dbb676d7d6f69dfe7815d6e0cb09bd4a44..53593baa211863fbf66540cf1bcc36c8fb37257f:/templates/print/f-tex/mydata.tex

diff --git a/templates/print/f-tex/mydata.tex b/templates/print/f-tex/mydata.tex
deleted file mode 120000
index b6ccd4a98..000000000
--- a/templates/print/f-tex/mydata.tex
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-mydata.tex.example
\ No newline at end of file
